SharePoint 2010 - Cambiar la URL de una coleccion de sitios

En alguna ocasión se nos habra presentado el problema que una vez creado un sitio nos dicen que la URL no les gusta o que quieren cambiarle el nombre y que quede reflejo en su URL.

En principio no se puede cambiar dicha URl sin tener que rehacer el sitio completo. La manera mas facil y rapida de hacer esto es:

Realizamos un backup del sitio en cuestion.

stsadm -o backup -url http://nombredeservidor/sitios/sitioarenombrar -overwrite -filename sitioarenombrar.dat

Borramos el sitio que vamos a renombrar.

stsadm -o deletesite -url http://nombredeservidor/sitios/sitioarenombrar

Restauramos el backup asegurandonos de darle el nuevo nombre al sitio

stsadm -o restore -url http://nombredeservidor/sitios/nuevonombre

-filename sitioarenombrar.dat En el parametro -filename puede indicarse la ruta del archivo.

Tras todo esto solo quedara cambiar el nombre  en todos los lgares que aparezca dentro del sitio y ya lo tendremos cambiado totalmente.

Espero que sirva de ayuda.