SharePoint 2010 - Cambio de contraseña del administrador

Todos nos hemos encontrado alguna vez que debido al motivo que sea debemos cambiar la contraseña del usuario adminitrados de SharePoint. Bien por querer evitar accesos de ciertas personas que puedan conocer dicho usuario o bien por que nos lo solicitan desde el departamento de seguridad e nuestras empresas.
Estos cambios de contraseña realizados directamente sobre el Directorio Activo pueden provocar que se produzcan fallos en los servicios y accesos a la Base de Datos de SharePoint 2010.
Para corregir estos problemas debemos seguir los siguientes pasos:

En el servidor/es en el que tenemos la instalacion de SharePoint, abrimos una ventana de comandos de PowerShell. Debemos ejecutar el PowerShell de SharePoint dentro del menu de Inicio y en su carpeta correspondiente.

Para que no falle ningun comando PowerShell debe ejecutarse con permisos de administración.

Una vez que se no a abierto la ventana correspondiente, debemos ejecutar el siguiente comando:

$securestring = read-host -assecurestring

Tras ejecutar este comando se nos solicita la insercion de la cadena segura que queremos almacenar. El texto introducido no sera visible.

Despues Ejecutaremos los siguientes comando para asegurarnos que el usuario administrador de SharePoint almacena la contraseña correcta:

$m = Get-SPManagedAccount -Identity "DOMINIO\Administrador"

Set-SPManagedAccount -Identity $m - ExisitingPassword $securesting

Espero que esta información sirva de ayuda.
Un saludo.